拉斯维加斯9888




深圳拉斯维加斯9888技术股份有限公司,成立于2011年,总部位于深圳,在合肥、长沙、苏州、香港均设立子公司,并于2023年7月在上交所上市(股票代码688627)。公司专注于国内自动化检测设备行业的前沿探索,深耕新型显示与半导体存储领域,提供一体化的测试解决方案与服务。作为国家级专精特新“小巨人”及高新技术企业,公司坚持自主研发与客户导向,推动检测设备自主可控与国产化,力争成为行业领军。


深圳拉斯维加斯9888技术股份有限公司总部位于深圳龙华,在香港、长沙、苏州、合肥先后设立子公司
  • 深圳总部
  • 苏州拉斯维加斯9888
  • 合肥拉斯维加斯9888智能装备
  • 合肥拉斯维加斯9888半导体
  • 合肥拉斯维加斯9888集成电路
  • 长沙拉斯维加斯9888
  • 拉斯维加斯9888(香港)
深圳总部

总部深圳拉斯维加斯9888技术股份有限公司位于深圳龙华,主要从事新型显示器件检测设备的研发、生产和销售业务,产品广泛应用于以AMOLED为代表的新型显示器件制造中光学特性、显示缺陷、电学特性等功能检测及校准修复,并逐步向半导体存储器件测试设备领域延伸发展。

苏州拉斯维加斯9888

主要从事范围包括智能装备科技领域内的技术研发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;光电智能化装备、显示触控屏智能检测装备的生产(限分支机构经营)、销售、维护;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。

合肥拉斯维加斯9888智能装备

主要从事新型显示专用设备的研发、生产、组装、销售

合肥拉斯维加斯9888半导体

主要从事范围包括半导体测试设备以及相关部件和辅件的研发、生产、销售及技术服务;测试冶具的生产、研发和销售;国内贸易;自营和代理各类货物或技术进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的货物和技术除外)。

合肥拉斯维加斯9888集成电路

主要从事范围包括集成电路及半导体专用设备的研发、生产、组装、销售;半导体设备配套部件、辅件、治具的研发、生产和销售;提供技术咨询、技术服务;精密仪器、设备维修及维护;国内贸易;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

长沙拉斯维加斯9888

主要从事范围包括电子技术研发;电子测量仪器、工业自动控制系统装置、实验分析仪器的制造。

拉斯维加斯9888(香港)

主要从事范围原材料的境外采购及产品的境外销售

  • 地址:深圳市龙华区龙华街道清宁路富安娜工业园D栋1楼

    Email:jzd@xingdacn.com

Copyright ? 2022 深圳拉斯维加斯9888技术股份有限公司. All Rights Reserved. 备案号: 粤ICP备18021074号
网站地图 法律声明 联系拉斯维加斯9888 友情链接
流量统计代码
【网站地图】【sitemap】